0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

SRB4

MED2

SRB6

YHC1

LSM8

SRB5

NAM8

HAS1

ERB1

SRP1

RRP4

SKI6

RRP45

TIF6

PCF11

SNP1

RRP46

MED7

MED8

RRP43

NOP7

DIS3

MAK21

PRP40

CSL4

SSF2

RPF2

CIC1

GAL11

SRB2

Proteins

Conservation